%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% Descr:       Vorlage für Berichte der DHBW-Karlsruhe, Erklärung
%% Author:      Prof. Dr. Jürgen Vollmer, vollmer@dhbw-karlsruhe.de
%% $Id: erklaerung.tex,v 1.11 2020/03/13 14:24:42 vollmer Exp $
%% -*- coding: utf-8 -*-
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% In Bachelorarbeiten muss eine schriftliche Erklärung abgegeben werden.
% Hierin bestätigen die Studierenden, dass die Bachelorarbeit, etc.
% selbständig verfasst und sämtliche Quellen und Hilfsmittel angegeben sind. Diese Erklärung
% bildet das zweite Blatt der Arbeit. Der Text dieser Erklärung muss auf einer separaten Seite
% wie unten angegeben lauten.

\newpage
\thispagestyle{empty}
\begin{framed}
\begin{center}
\Large\bfseries Erklärung
\end{center}
\medskip
\noindent
% siehe §5(3) der \enquote{Studien- und Prüfungsordnung DHBW Technik} vom 29.\,9.\,2017 und Anhang 1.1.13
Ich versichere hiermit, dass ich meine \Was  mit dem Thema:
    {\Titel}
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.
\vspace{3cm}
\noindent
\underline{\hspace{4cm}}\hfill\underline{\hspace{6cm}}\\
Ort~~~~~Datum\hfill Unterschrift\hspace{4cm}
\end{framed}

\vfill
\emph{Sofern  vom Dualen Partner ein Sperrvermerk gewünscht wird, ist folgende Formulierung
zu verwenden:}
\begin{framed}
\begin{center}
\Large\bfseries Sperrvermerk
\end{center}
\medskip
\noindent
Der Inhalt dieser Arbeit darf weder als Ganzes noch in Auszügen Personen
außerhalb des Prüfungsprozesses und des Evaluationsverfahrens zugänglich gemacht
werden, sofern keine anderslautende Genehmigung vom Dualen Partner vorliegt.
\end{framed}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\endinput
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
